en	An authentication exception occurred.
und	Có lỗi trong quá trình xác thực.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Thông tin dùng để xác thực không tìm thấy.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Yêu cầu xác thực không thể thực hiện do lỗi của hệ thống.

en	Invalid credentials.
und	Thông tin dùng để xác thực không hợp lệ.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie đã được dùng bởi người dùng khác.

en	Not privileged to request the resource.
und	Không được phép yêu cầu tài nguyên.

en	Invalid CSRF token.
und	Mã CSRF không hợp lệ.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Không tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào cho mã xác thực mà bạn sử dụng.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Không tìm thấy phiên làm việc. Phiên làm việc hoặc cookie có thể bị tắt.

en	No token could be found.
und	Không tìm thấy mã token.

en	Username could not be found.
und	Không tìm thấy tên người dùng.

en	Account has expired.
und	Tài khoản đã hết hạn.

en	Credentials have expired.
und	Thông tin xác thực đã hết hạn.

en	Account is disabled.
und	Tài khoản bị tạm ngừng.

en	Account is locked.
und	Tài khoản bị khóa.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Đăng nhập sai quá nhiều lần, vui lòng thử lại lần nữa.

en	Invalid or expired login link.
und	Liên kết đăng nhập không hợp lệ hoặc quá hạn.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Quá nhiều lần thử đăng nhập không thành công, vui lòng thử lại sau %minutes% phút.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Quá nhiều lần thử đăng nhập không thành công, vui lòng thử lại sau %minutes% phút.