en	An authentication exception occurred.
und	Ocorreu uma excepção durante a autenticação.

en	Authentication credentials could not be found.
und	As credenciais de autenticação não foram encontradas.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	O pedido de autenticação não foi concluído devido a um problema no sistema.

en	Invalid credentials.
und	Credenciais inválidas.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Este cookie já está em uso.

en	Not privileged to request the resource.
und	Não possui privilégios para aceder a este recurso.

en	Invalid CSRF token.
und	Token CSRF inválido.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nenhum fornecedor de autenticação encontrado para suportar o token de autenticação.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Não existe sessão disponível, esta expirou ou os cookies estão desativados.

en	No token could be found.
und	O token não foi encontrado.

en	Username could not be found.
und	Nome de utilizador não encontrado.

en	Account has expired.
und	A conta expirou.

en	Credentials have expired.
und	As credenciais expiraram.

en	Account is disabled.
und	Conta desativada.

en	Account is locked.
und	A conta está trancada.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Várias tentativas de login falhadas, por favor tente mais tarde.

en	Invalid or expired login link.
und	Ligação de login inválida ou expirada.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Demasiadas tentativas de login, tente novamente num minuto.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Demasiadas tentativas de login, tente novamente em %minutes% minutos.