en	An authentication exception occurred.
und	အသုံးပြုခွင့် ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သွားသည်။

en	Authentication credentials could not be found.
und	အသုံးပြုခွင့် အထောက်အထားများ ရှာမတွေ့ပါ။

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	System ပြဿနာအခက်အခဲရှိ နေပါသဖြင့် အသုံးပြုခွင့်တောင်းဆိုချက်ကို ဆောင်ရွက်၍မရ နိုင်ပါ။

en	Invalid credentials.
und	သင့်လျှော်သော် အထောက်အထားမဟုတ်ပါ။

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie ကို တစ်စုံတစ်ယောက်မှ အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။

en	Not privileged to request the resource.
und	အရင်းအမြစ်ကိုတောင်းဆိုရန်အခွင့်ထူးမရပါ။

en	Invalid CSRF token.
und	သင့်လျှော်သော် CSRF token မဟုတ်ပါ။

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းသင်္ကေတကိုပံ့ပိုးရန် မည်သည့်အထောက်အထားစိစစ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုမှမတွေ့ပါ။

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Session မအားလပ်ပါ။ Session အချိန်ကုန်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) cookies များကိုဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါ။

en	No token could be found.
und	Toke ရှာမတွေ့ပါ။

en	Username could not be found.
und	အသုံးပြုသူအမည် ရှာဖွေတွေ့ရှိချင်းမရှိပါ။

en	Account has expired.
und	အကောင့် သက်တမ်းကုန်လွန်သွားပါပြီ။

en	Credentials have expired.
und	အထောက်အထားသက်တန်း ကုန်လွန်သွားပါပြီ။

en	Account is disabled.
und	အကောင့်ပိတ်ထားပါသည်။

en	Account is locked.
und	အကောင့် လောခ်ကျသွားပါပြီ။

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Login ၀င်ရန်ကြိုးစားမှုများလွန်းပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ။

en	Invalid or expired login link.
und	မသင့်လျှော်သော် (သို့မဟုတ်) သက်တန်းကုန်သော login link ဖြစ်ပါသည်။

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Login ၀င်ရန်ကြိုးစားမှုများလွန်းပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ နောက် %minutes% မှထပ်မံကြိုးစားပါ။