en	An authentication exception occurred.
und	Նույնականացման սխալ։

en	Authentication credentials could not be found.
und	Նույնականացման տվյալները չեն գտնվել։

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Համակարգային սխալ՝ նույնականացման հացրման պրոցեսինգի ժամանակ։

en	Invalid credentials.
und	Սխալ մուտքային տվյալներ

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie-ն արդեն օգտագործվում է ուրիշի կողմից։

en	Not privileged to request the resource.
und	Ռեսուրսի հարցման համար չկա թույլատվություն։

en	Invalid CSRF token.
und	Անվավեր CSRF թոքեն։

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Նույնականացման ոչ մի մատակարար չի գտնվել, որ աջակցի նույնականացման թոքենը։

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Հասանելի սեսիա չկա, կամ այն սպառվել է կամ cookie-ները անջատված են:

en	No token could be found.
und	Թոքենը չի գտնվել։

en	Username could not be found.
und	Օգտանունը չի գտնվել։

en	Account has expired.
und	Հաշիվը ժամկետանց է։

en	Credentials have expired.
und	Մուտքային տվյալները ժամկետանց են։

en	Account is disabled.
und	Հաշիվը դեկատիվացված է։

en	Account is locked.
und	Հաշիվն արգելափակված է։

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Չափից շատ մուտքի փորձեր, խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ

en	Invalid or expired login link.
und	Անվավեր կամ ժամկետանց մուտքի հղում։