en	An authentication exception occurred.
und	Dogodila se autentifikacijske iznimka.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Autentifikacijski podaci nisu pronađeni.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentifikacijski zahtjev nije moguće provesti uslijed sistemskog problema.

en	Invalid credentials.
und	Neispravni akreditacijski podaci.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie je već netko drugi iskoristio.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nemate privilegije zahtijevati resurs.

en	Invalid CSRF token.
und	Neispravan CSRF token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nije pronađen autentifikacijski provider koji bi podržao autentifikacijski token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Sesija nije dostupna, ili je istekla ili cookies nisu omogućeni.

en	No token could be found.
und	Token nije pronađen.

en	Username could not be found.
und	Korisničko ime nije pronađeno.

en	Account has expired.
und	Račun je isteko.

en	Credentials have expired.
und	Akreditacijski podaci su istekli.

en	Account is disabled.
und	Račun je onemogućen.

en	Account is locked.
und	Račun je zaključan.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo kasnije.

en	Invalid or expired login link.
und	Link za prijavu je isteako ili je neispravan.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo za %minutes% minutu.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo za %minutes% minutu.|Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo za %minutes% minute.|Previše neuspjelih pokušaja prijave, molim pokušajte ponovo za %minutes% minuta.