en	An authentication exception occurred.
und	Autentimisel juhtus ootamatu viga.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Autentimisandmeid ei leitud.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentimispäring ei õnnestunud süsteemi probleemi tõttu.

en	Invalid credentials.
und	Vigased autentimisandmed.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Küpsis on juba kellegi teise poolt kasutuses.

en	Not privileged to request the resource.
und	Ressursi pärimiseks pole piisavalt õiguseid.

en	Invalid CSRF token.
und	Vigane CSRF märgis.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Ei leitud sobivat autentimismeetodit, mis toetaks autentimismärgist.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Seanss puudub, see on kas aegunud või pole küpsised lubatud.

en	No token could be found.
und	Identsustõendit ei leitud.

en	Username could not be found.
und	Kasutajanime ei leitud.

en	Account has expired.
und	Kasutajakonto on aegunud.

en	Credentials have expired.
und	Autentimistunnused on aegunud.

en	Account is disabled.
und	Kasutajakonto on keelatud.

en	Account is locked.
und	Kasutajakonto on lukustatud.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Liiga palju ebaõnnestunud autentimise katseid, palun proovi hiljem uuesti.

en	Invalid or expired login link.
und	Vigane või aegunud sisselogimise link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Liiga palju ebaõnnestunud autentimise katseid, palun proovi uuesti %minutes% minuti pärast.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Liiga palju ebaõnnestunud autentimise katseid, palun proovi uuesti %minutes% minuti pärast.